0 2 4 6 8 10 12 )c (GeV/ Tp 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

+ cΛ/^0_cΞ

ALICE^{< 0.04cmsy0.96 <−}

= 5.02 TeV, NNs Pb, −p | < 0.5 y = 13 TeV, | s pp,

not shown 0 cΞ 22% BR unc. on ±

Data:

Pb−p pp Models:

Pb, QCM −p pp, QCM

+ PYTHIA 6 + EPPS16

Pb, POWHEG −p

ALI-PUB-571015

ALI-PUB-571015